%表題   共通パラメタ
%
%履歴   93/09/15 保坂征宏
%
%


\section{サブルーチンの説明 : 実験パラメタのセット}

実験諸パラメタをセットする. 

\subsection{SETPAR}
\label{setpar}
\begin{enumerate}
  \item 機能 
    \begin{quote}
       実験諸パラメタのセット. 
       実験名・実験者名, 
       時間刻み・初期ステップ数, 
       積分するモデル時間, 
       欠損値, 
       物理パラメタをセットする. 
    \end{quote}
    
  \item 呼び出し方法
    \begin{verbatim}
      SUBROUTINE SETPAR      !" パラメーターのセット
     O         ( ITSTRT, ITEND , IORSTR,
     O           IDELT , INISTY, TFILY   )
   \end{verbatim}
   
  \item パラメタの説明
   \begin{verbatim}
*   [OUTPUT] 
      INTEGER    ITSTRT                      !" 計算開始時刻
      INTEGER    ITEND                       !" 計算終了時刻
      INTEGER    IORSTR                      !" 出力間隔：再出発
*
      INTEGER    IDELT                       !" 標準時間刻み
      INTEGER    INISTY                      !" 初期ステップ数
      REAL       TFILY                       !" 時間フィルター係数
* ネームリスト
      NAMELIST    NMRUN
      NAMELIST    NMINTG
      NAMELIST    NMTIME
      NAMELIST    NMFILE
      NAMELIST    NMPCON
   \end{verbatim}

  \item 備考
    \begin{enumerate}
      \item 出力される時間単位は全て標準時間単位に変換された値である.  
      \item 実験名・実験者名はネームリスト \verb!NMRUN! で読み
            \verb!GTCSET! で設定する. 
            時間刻みなどは \verb!NMINTG! で読み, 
            \verb!ASUTIM,ASDELT! で設定する. 
            積分時間は \verb!NMTIME! で読む. 
            欠損値は \verb!NMFILE! で読む. 
            物理定数は \verb!PCONST! でデフォルトを設定して
            \verb!NMPCON! で読む. 
    \end{enumerate}

\end{enumerate}
