%ɽ��   GATE�ײ�γ���
%
%����   91/01/19 ���� ��� / �� �Ͳ�
%       91/02/01 ���� ��� / �� �Ͳ�, ���� ����, �ݹ� ����
%       91/03/08 ���� ��� / �� �Ͳ�, ��ƣ����, ���� ����, �ݹ� ����
%       91/03/08 ���� ��� / �� �Ͳ�, ��ƣ����, ���� ����
%
%

GATE (GARP \footnotemark[1] Atrantic Tropical Experiment) ��, 
  \footnotetext[1]{GARP=Global Atmospheric Resarch Program}
1974 ǯ 7, 8, 9 �� �� 100 ���� , �������� ITCZ ����濴��, 
��39��, ���Ե�13��, ���ù�10����\footnotemark[2]
  \footnotetext[2]{���ݶ�̳��¬�ζ����������ޤ���70����}, 
���ÿͰ�5000�ͤ�
Ÿ�����Ƥ����ʤ�줿�ѱ���ή��ư�Ȥ����ᤰ��۴ķϤν����¬
(�˾����κ���)�Ǥ���. 
��¬��, �����, �͹�����, �졼�������Ѥ�, 
��($u,v$), ����$T$, �����$q$, ��ʪ����, ����, ���̥ե�å����ʤ�, 
¬��뤫�����ʪ���̤�¬�뤳�Ȥ��Ԥ�줿.
GATE ����Ū��, 
\begin{enumerate}
  \item Ǯ�Ӥ��ѱ���ή�����絬�ϱ�ư�˵ڤܤ����̤��Ѥ��, 
  \item ���ͥ�ǥ�(GCM, ͽ���ǥ�)��ȯŸ�������
\end{enumerate}
���������Ū�����̤�����Ū�ǡ������󶡤��뤳�ȤǤ��ä�. 
GATE �Ǥδ�¬��̤�, 
Ǯ�Ӱ���ѱ���ή��ư�˴ؤ��뤽��ޤǤΤ������äѤʥ��᡼����
���夵��, 
�ȳ����ѱ���ή�ˤĤ��Ƥδ���Ū�����ȤʤäƤ���. 
�ޤ�, GATE ��¬��̤�
�ѱ��ѥ�᥿�ꥼ�������ʤɤΥ�ǥ�󥰤Τ���δ��ǡ������å�
�Ȥ��Ƥ����Ѥ���Ƥ���. 
    \vspace{90mm}
    \begin{center}
      {\bf ��1.} GATE��¬������줿Ǯ�Ӥ��ѱ���ή���ϼ���
                     (Hauze, 1981).
    \end{center}


\newpage
\Zsection{GATE�ײ���ط�}
  
  \Zsubsection{Ǯ���١����̼��٤ˤĤ��Ƥ�����ǧ��}
  
    GATE �ǹԤ�줿���Ȥ����ǤޤȤ���,
    1950 ǯ��˴�¬�䲱¬�ˤ��������Ƥ����ؤι⤤�ѱ��ˤĤ��Ƥ�
    ǧ����Ƴ�ǧ�����Ȥ������Ȥˤʤ�.
    \vspace{5mm}
    
    �ؤι⤤�ѱ��ˤĤ��Ƥ�ǧ����ޤȤ᤿
    1950ǯ�����ɽŪ�ʻŻ��ˤ� Riehl and Malkus (1958) ������.
    Riehl and Malkus ��, ������������Τ��������¬����Ƥ���
    �ǡ������Ѥ�, 
    Ǯ�Ӱ�Ȱ�Ǯ�Ӱ�Ȥ�岼�Ƿ�4�Ĥ�Ȣ�ˤ櫓�����嵬�ϤǤ�
    Ǯ���ٲ��Ϥ�Ԥʤä�(��2). 
    ����ˤ���, 
    �絬�Ͼ�μ�«(�ϥɥ졼�۴Ĥξ徺ή)�ˤ��Ǯ���ͥ륮����
    ������ή�Ǥ���ƻ���Ǯ���٤������Ǥ��ʤ�. 
    ������Ū���ͥ륮��$h=c_pT+gz+lq$��͢���ˤ�����
    ��ή���ο����
    \begin{eqnarray}
      \overline{wh} & = & \overline{w}\overline{h} + \overline{w'h'}
    \end{eqnarray}
    ����2��δ�Ϳ�������礭���ΤǤ���.
    ��2�Ǹ�����Ǯ�Ӱ��Ȣ�� 500mb �̤ǤΥ��ͥ륮���ե�å���
    $2.80\times 10^{15}$ W �� $\overline{w'h'}$ �Ǥ���,
    �����ͤ�ʿ�ѻҸ��̽۴Ĥˤ�륨�ͥ륮��͢����(�����$M$)��
    ��«�˴�Ϳ������ʬ��Ʊ�����������Ǥ���. 
    Riehl and Malkus �ϴ�ñ�ʸ��Ѥ��Ԥ����Ȥˤ��, 
    ��¬���줿$ \overline{w'h'}$�δ�Ϳ���ѱ���ή�������Ǥ���Ȥ���.
    ���ؤμ��ä��������徺�����ѱ���ή�ˤ����Ƥ�,
    ���ؤ��礭�� $h$ ����¸Ū�˻����夲����Τ�, 
    ���䤹���礭�ʥ��ͥ륮���ե�å��������뤳�Ȥ��Ǥ���.
    ����͢���˴ؤ��Ƥ�, 
    Riehl and Malkus �Ǹ��Ѥ��줿�ؤι⤤�ѱ��ˤ���ľ͢����, 
    �ϥɥ졼�۴Ĥˤ�����͢����ɤŨ�����̤Ǥ���,
    �ϥɥ졼�۴Ĥξ徺ή�ۤȤ�ɤ��٤�Ǯ�ӤǤ��ؤι⤤�ѱ���𤷤�
    �����äƤ��뤳�Ȥ��������줿. 
    \vspace{5mm}
    
    Ǯ�Ӱ�Ǥ��ؤι⤤�ѱ���ή�ϸ��{\bf hot tower}��
    �ƤФ��褦�ˤʤä�.
    Ǯ�Ӱ���ؤι⤤�ѱ���, �ϥɥ졼�۴Ĥμ��̤���ӥ��ͥ륮��͢����
    �徺������ˤʤäƤ���, �Ȥ��������
    {\bf ��hot tower hypothesis��}(��3)�ȸ��̾�դ���줿
    (����ʸ������).
    ����Ȥ����Ƥ֤Τ�, �ѱ���ư�ˤ����̤䥨�ͥ륮���Υե�å���
    ���ʤ���徺ή$w$���̾ﵤ�ݴ�¬�֤Ǥϴ�¬�ˤ�����ʤ�����Ǥ���.
    �ºݤ�, �ϥɥ졼�۴Ĥˤ������ѱ���ή�δ�Ϳ���¬����
    �¾ڤ��뤿��ˤ����̤ʴ�¬�֤����ꤹ��ɬ�פ�����.
    
    \newpage
    \vspace*{100mm}
    \begin{quote}
    \begin{description}
      \item [��2] Ǯ�ӤǤΥ��ͥ륮���Х�󥹤��ϼ���.
                 ����(a)�������ʿ�ѻҸ��̽۴Ĥ������Ǥ��ʤ��ä�
                 ���ͥ륮���ե�å����Ǥ���
                 (��ŵ��Riehl and Malkus, 1958; �絤�ʳعֺ�4).
    \end{description}
    \end{quote}
    \vspace{60mm}
    
    \begin{quote}
    \begin{description}
      \item[��3] ��hot tower hypothesis��. �ϥɥ졼�۴Ĥ�Ǯ͢��
                  ���ؤι⤤�ѱ��ˤ�äƹԤ��Ƥ���.
                  hot tower �����, Simpson ��Υϥꥱ�����¬
                  (1950ǯ��) �Ǥη�̤˴�Ť��Ƥ���.
                  �ϥꥱ�������ˤ�,
                  ����ޤǤ� Simpson ����и�(ͽ��)�Ȥϰۤʤ�,
                  �ؤι⤤�ѱ������˾��ʤ��ä�.
                  ����, ���Τ��Ȥ˻ɷ�������,
                  ���̼��١����ͥ륮�����٤��������뤿��ˤ�
                  �������٤ο����ؤι⤤�ѱ��ǽ�ʬ�Ǥ��뤳�Ȥ�ͻ�����.
    \end{description}
    \end{quote}
    \vspace{5mm}
    
  \Zsubsection{��ή���ι�¤�ˤĤ��Ƥ�ǧ���ȴ�¬��ˡ��ȯŸ}
    
    ��ή���ι�¤�˴ؤ��Ƥ�,
    �ؤι⤤�ѱ��ˤ��䤿������ή���Ȥ�ʤ�, �Ȥ������Ȥ� Simpson
    ���������˲��Ȥʤ��Τ��Ƥ���.
    �������������ؤι⤤�ѱ��δ�¬�� 1940 ǯ�夫��
    ¸�ߤ��Ƥ�������Ǥ���(Byers and Braham 1948?).
    ����ή�Ⱦ徺ή�ˤ�����͢������������Ʊ�����������Ǥ��뤳��
    (�ѱ�����Ͼ徺ή�Ȥ����и����������ʤ��Ȥ�������),
    ����ή��¸�ߤˤ�ä��ȿ������줿��¤��ȯ������Ǥ��������Ȥ�
    �����������˻�Ŧ����Ƥ���
    (�ѱ��ˤȤ�ʤä��ä��������᤯���ȤϤ褯�Τ�줿����и��Ǥ���). 
    Simpson ��ϱ��ξ�ȯ�˵��������䤿������ή�ˤ��, 
    ���٤��㤤���������ؤ����ή����뤳�Ȥ����ܤ�(��4),
    ����������ä��礭�ʥܡ�������(��Ǯ͢��/��Ǯ͢��=$S_h/LE$)��
    �����Ǥ���ΤǤϤʤ����Ȥ��Ƥ���.
    ����Ǯ�ӤǤ�ʿ��Ū�ʥܡ�������� 0.42 �Ǥ��ä�. 
    ���ʤߤ˸��ߤ� 0.16 (Φ�̤�ޤ�)�Ǥ���Ȥ���Ƥ���.
    \vspace*{110mm}
    
    \begin{quote}
    \begin{description}
      \item[��4(a)]. GATE �������ѱ���ή��ǧ���ΰ���. 
        �ѱ���ή�ˤ���絤���ؤؤ�Ǯ͢��. 
        ���Τ����絤�ؤ�Ǯ͢����ɽ������Ǯ�ϳؿ޾�Υ�ǥ�. 
        ˰�¤����䤿���絤�����ξ�ǲ�����, ������Ǯ��������. 
        �ܡ�������ϸ��ߤ��ͤ����礭�����Ѥ���Ƥ���
        (Riehl and Malkus, 1957). 
     \end{description}
    \end{quote}
    \vspace*{110mm}
    
    \begin{quote}
     \begin{description}
      \item[��4(b)]. GATE �������ѱ���ή��ǧ���ΰ���. 
        �ѱ���ή�ˤ���絤���ؤؤ�Ǯ͢��. 
        ���Τ����絤�ؤ�Ǯ͢����ɽ�魯�ϼ���. 
    \end{description}
    \end{quote}
    \vspace{5mm}
    \newpage
    
    ���θ�, Yanai (1961) �Ͽ����¸��κ� Marshall����ǹԤ�줿
    ���ݴ�¬�Υǡ������Ѥ���, Ǯ����, ����� �ˤĤ�������Ū��
    ���Ѥ��Ԥä�.  �����������ȯ���˴ؤ�����Ϥ�Ԥä���Τ�,
    ���β��Ϸ�̤ˤ���絬�Ͼ���ѱ���ή�Ȥ���ߺ��ѤȤ������������ޤ�,
    ������ CISK �Ȥ����ͤ��� (Ooyama 1963, Charney and Eliassen 1964)
    �˷���դ��ƹԤä�.
    ���絬�Ͼ���ѱ���ή����ߺ��ѡפϰʸ�, 
    Ǯ�Ӱ���ѱ���ư�˴ؤ��븦��(�ä�����Ū�ʸ���)
    �˴ؤ��륭����ɤȤʤ�.
    \vspace{5mm}
  
    Yanai (1961) �Ϥޤ�Ǯ�Ӱ���ѱ���ư�δ�¬��ˡ�˴ؤ��Ƥ�
    �ƶ���Ϳ���뤳�Ȥˤʤä�.
    Yanai (1961) �θ������̤ˤ�ä�, 
    �ѱ��˴ؤ�����̤μ��٤��ͥåȥ��(��5)��Ϥ뤳�Ȥˤ��
    ��¬��ǽ�Ǥ���Ȥ����ȳ���ǧ��������줿.
    \vspace*{80mm}
  
    \begin{quote}
     \begin{description}
      \item[��5] �����¸��ˤȤ�ʤ��ޡ���������ǹԤ�줿
                 Ǯ�ӵ��ݴ�¬�δ�¬��(Yanai 1961).
    \end{description}
    \end{quote}
    \vspace{5mm}
    
  \Zsubsection{������¬���Ѥο�����ѱ���ưʬ�ۤ˴ؤ���ǧ��}
    
    1960ǯ��ε��ݴ�¬�������о�ϱ��η��֤˴ؤ���
    ���᡼����쿷����.
    ��������δ�¬�ˤ��, Ǯ�Ӱ���ѱ���ή��
    ��ʿ��������10km �����ѱ���ư�Ȥ���̵�����
    ʬ�ۤ��Ƥ���ΤǤϤʤ�, 
    500km ���٤ο�ʿ���������1�����٤μ�̿���Ĳ��Ȥ���
    ¸�ߤ��Ƥ��뤳�Ȥ��狼�ä�.
    ���� 500km ���٤��ѱ���ư��Τ��Ȥ򥯥饦�ɥ��饹����
    (�ѱ�����)�ȸƤ�.
    ���饦�ɥ��饹�����ϰ츫̵�����ȯ�����Ƥ���褦�˸����뤬,
    �����̿��Ρ�û���פ��äƤʤ�٤Ƥߤ������Ū�ˤ�
    (Chang 1970) ��������ư�Ȥ����Τ��Ƥ�������Ȱ���®�٤��ä�
    ���ʤ��Ƥ��뤳�Ȥ���¬���줿(��6).
    ���ʤߤ�, ��������ư���Τ�¸�ߤˤĤ��Ƥ�
    �Ť������Ͼ��¬�ˤ���Τ��Ƥ���.
    \vspace{5mm}
    
    \newpage
    \vspace*{210mm}
    \begin{quote}
     \begin{description}
      \item[��6] Ǯ�Ӥα����̿��λ�����(Chang 1970). 
    \end{description}
    \end{quote}
    \vspace{5mm}
    
    Read and Recker (1971) ����������ư�ȥ��饦�ɥ��饹�����Ȥδط���
    Ĵ��, �ѱ����絬�ϱ�ư�Ȥ���ߺ��ѤȤ����ͤ����򥯥饦�ɥ��饹����
    �ˤĤ��Ƥ�Ŭ�Ѥ���.
    \vspace{5mm}
    
    
  \Zsubsection{����ͽ��ؤ��б�}
    
    ���Τ褦�ʴ�¬���Ѥο���Ȥ��̤˿���(ͽ��)��ǥ�γ�ȯ�Τ����
    ɬ��������ޤäƤ���.
    �������ѱ��ѥ�᥿�ꥼ�������γ�ȯ�Ǥ���.
    �絬�Ͼ�(�ϥɥ졼�۴�)�η׻���¸����뤿��ˤ�, 
    �ġ����ѱ��γ�ư�����Ū��ʬ�򤹤뤳�Ȥ��Բ�ǽ�Ǥ���.
    �ˤ⤫����餺, Riehl and Malkus �����絬�Ͼ�
    ���Ф����ѱ��δ�Ϳ��̵��Ǥ��ʤ����Ȥ��Τ��Ƥ���Τ�, 
    �ѱ���ư��Ŭ���ʷ��ǥѥ�᥿�饤�����ʤ���Фʤ�ʤ�.
    
  \Zsubsection{GATE �����δ�¬}
    
    �ʾ�Τ褦���طʤ��Ȥ˿�¿���δ�¬���ȿ����줿.
    ���Τ褦�ʴ�¬�ײ�γ�ά, ���̤ʤɤ�ʲ��˼���.
    \begin{center}
    \begin{tabular}{ll}
      LIE       & Line Islands Experiment\\
                & ������Ǯ����ʿ�� \\
                & 1967ǯ3��4�� \\
      ATEX      & Atlantic Tropical Experiment\\
                & ����������\\
                & 1969ǯ2��\\
      BOMEX     & Barbados Oceanographic and Meteorological 
                  Experiment\\
                & �������� Lesser �ľ� \\
                & 1969ǯ5��7��\\
      VIMHEX    & Venezuela Intenational Meteorological 
                  and Hydrologic Experiment\\
                & �����٥ͥ�����\\
                & 1969ǯ6��10��, 1972ǯ5��9��
    \end{tabular}
    \end{center}
    \vspace{5mm}
    
    LIE �Ǥ��ؤι⤤�ѱ��˴ؤ��빽¤
    �Υ��᡼���������줿(Zipser 1969, ��9).
    BOMEX �ǤϹҶ��������Ѥ��뤳�Ȥˤ�ꤤ�������ʾ��Ǥ����ξ��
    ¬�äƤ���(Smith {\it et al.} 1975, ��10). 
    GATE �ǤϿ�¿���δ�¬��ˤ�ꤳ��������Ƴ�ǧ��,
    ή�Τα�ư�ΤߤǤʤ�����, ��ʪ��������ޤ��¿����ʪ����
    �˴ؤ�������Ū�ʥ��᡼���˹����뤳�Ȥˤʤ�.
    
    \newpage
    \vspace*{180mm}
    \begin{quote}
     \begin{description}
     \item[��7] GATE �����˹Ԥ�줿�ȿ�Ū��Ǯ�ӵ��ݴ�¬���Ͽ�\\
     (a)LIE    : 1967ǯ�饤������������ʿ�� (Zipser,1969)\\
     (b)ATEX   : 1969ǯ����������(Riehl, 1979)\\
     (c)BOMEX  : 1969ǯ�Х�Хɥ�����(Riehl, 1979)\\
     (d)VIMHEX : 1969, 72ǯ�٥ͥ�����(Cruz,1973)
     \end{description}
    \end{quote}
    
    
    \newpage
    \vspace*{210mm}
    \begin{quote}
    \begin{description}
      \item[��8] LIE ��¬�ˤ�ä�����줿Ǯ���ѱ���ή�����ƥ������
        (Zipser,1969). 
    \end{description}
    \end{quote}
    
    \vspace*{200mm}
    \begin{quote}
    \begin{description}
      \item[��9] BOMEX ��¬�ˤ�ä�����줿��¬��̤ΰ���. 
        (Smith {\it et.al}, 1975). \\
     (a)���Ե��ˤ�äƴ�¬���줿1000mb����ʬ�ۤȥ졼����������. 
     (b)���Ե��ˤ�äƴ�¬���줿850mb����ʬ��. 
    \end{description}
    \end{quote}
 