インストールについては {\itshape \hyperlink{namespacegt4f90io}{gt4f90io} と同様です}. 詳細は \hyperlink{INSTALL}{gtool5 インストールガイド}を参照して下さい.

ただし, デフォルトのインストール先が {\ttfamily /usr/local/gt4f90io} から {\ttfamily /usr/local/gtool5} に変更になります.

\subsubsection*{Fortran プログラムの変更について}

\hyperlink{namespacegt4f90io}{gt4f90io} から \hyperlink{namespacegtool5}{gtool5} に移行するにあたり, 以下のように 一部のモジュールの名称が変更になりました. ただし, \hyperlink{namespacegtool5}{gtool5} では旧名称のものも使用可能であるため, {\itshape 特に利用者側でプログラムを変更する必要はありません}.

\tabulinesep=1mm
\begin{longtabu} spread 0pt [c]{*{2}{|X[-1]}|}
\hline
\rowcolor{\tableheadbgcolor}\textbf{ \hyperlink{namespacegt4f90io}{gt4f90io} でのモジュールの名称 }&\textbf{ \hyperlink{namespacegtool5}{gtool5} でのモジュールの名称  }\\\cline{1-2}
\endfirsthead
\hline
\endfoot
\hline
\rowcolor{\tableheadbgcolor}\textbf{ \hyperlink{namespacegt4f90io}{gt4f90io} でのモジュールの名称 }&\textbf{ \hyperlink{namespacegtool5}{gtool5} でのモジュールの名称  }\\\cline{1-2}
\endhead
{\ttfamily \hyperlink{namespacegt4f90io}{gt4f90io}} &{\ttfamily \hyperlink{namespacegtool5}{gtool5}} \\\cline{1-2}
{\ttfamily \hyperlink{namespacegt4__history}{gt4\+\_\+history}} &{\ttfamily \hyperlink{namespacegtool__history}{gtool\+\_\+history}} \\\cline{1-2}
\end{longtabu}
\subsubsection*{プログラムのコンパイルについて}

\hyperlink{namespacegt4f90io}{gt4f90io} ではプログラムのコンパイル, およびコンパイルオプションを 表示するためのするためのスクリプトとして {\itshape gt4frt}, {\itshape gt4config} を提供していましたが, \hyperlink{namespacegtool5}{gtool5} ではこれらが {\itshape gt5frt}, {\itshape gt5config} に変更になります.

また, ライブラリの名称が {\itshape libgt4f90io.\+a} から {\itshape libgtool5.\+a} に変更したため,ライブラリの名称を明示的に指定してコンパイルする場合には, この点についても変更してください. 