% 表題   Nakajima et al.,1992 test program  コード解説 -- 計算結果の出力について
%
% 履歴 
%\Drireki{2012/11/09  大西 将徳}
%\Drireki{2012/11/09  大西 将徳}
%
\section{計算結果の出力について}


\Dmodel は出力データをnetCDFフォーマットとテキスト形式で出力することができる。

出力するのは以下の物理量である。

\begin{enumerate}
  \item 圧力 (pressure [Pa])
  \item 温度 (temperature [K])
  \item 光学的厚さ (optical depth [1])
  \item 上向き放射フラックス (longwave upward flux [W m$^{-2}$])
  \item 下向き放射フラックス (longwave downward flux [W m$^{-2}$])
  \item FluxConvergence (flux convergence [W m$^{-2}$])
\end{enumerate}

\subsection{netCDF出力}

以下の3つのデータを出力することができる。
\begin{enumerate}
  \item{RCEMnetCDF$\_$initial.nc}: 湿潤断熱減率に従って上空まで計算した鉛直分布
  \item{RCEMnetCDF$\_$run.nc}: 放射対流平衡計算のヒストリー
  \item{RCEMnetCDF$\_$final.nc}: 放射対流平衡に至った鉛直分布
\end{enumerate}
尚、これらはプログラムコード中の変数

\begin{enumerate}
  \item OutNetCDF$\_$initial
  \item OutNetCDF$\_$run
  \item OutNetCDF$\_$final
\end{enumerate}

をそれぞれ( .true. )にすることでデータは出力される。デフォルトでは( .true. )となっている。(出力しない場合は( .false. )とする)

\subsection{テキストデータ出力}

テキストデータ出力は、放射平衡計算のヒストリーと、最終結果を同一のファイルで出力する。

ファイル名は output$\_$RCEM.d、出力の可否を決める変数は OutText である。
