% 表題   Nakajima et al.,1992 test program  コード解説 -- 計算条件の入力について
%
% 履歴 
%\Drireki{2012/11/09  大西 将徳}
%\Drireki{2012/11/09  大西 将徳}
%
\section{計算条件の入力について}


\Dmodel は計算条件をnamelistファイル(nakajima$\_$RadiatConvEqModel.nml)から読み込む。

namelistファイルから読み込まれるのは、以下のものである。()内はデフォルト値である。

\begin{itemize}
  \item{\tt MolWtDry}: 乾燥大気の平均分子量(0.0180 [kg mol-1])
  \item{\tt CpDry}: 乾燥大気の定圧比熱 (29.0990 [J mol-1 K-1])
  \item{\tt MolWtWet}: 凝結成分の平均分子量(0.0180 [kg mol-1])
  \item{\tt CpWet}: 凝結成分の定圧比熱 (33.2560 [J mol-1 K-1])
  \item{\tt AbsCoefWetCom}: 凝結成分の吸収係数 (0.01 [m2 kg-1])
  \item{\tt AbsCoefDryCom}: 非凝結成分の吸収係数 (0.0 [m2 kg-1])
  \item{\tt SurfTemp}: 地表面温度 (300.0 [K])
  \item{\tt Humidity}: 相対湿度 (1.0 [1])
  \item{\tt p$\_$n$\_$s}: 非凝結大気の地表での圧力 (100000.0 [Pa])
  \item{\tt sigma$\_$min}: 大気上端での圧力の大きさ(地表に対する割合) (0.000010 [1])
  \item{\tt kmax}: 鉛直総数 (500)
  \item{\tt changeP}: 格子点設定: gridの並べ方(圧力等間隔: 1, ln(圧力)等間隔: 2) (2)
  \item{\tt DelTime}: タイムステップ (1000000.0 [s])
  \item{\tt eps}: 計算精度(温度、光学的厚さ、フラックス) (0.0000010)
  \item{\tt eps$\_$FluxConv}: 計算精度(放射平衡の収束) (0.00010)
\end{itemize}

尚、ここに挙げない物理量(気体定数、潜熱など)はプログラムコード中に書かれている。
また、データの出力に関する変数もプログラム中に書かれており、
変更する場合はその部分を変更する必要がある(次節参照)。