% 表題   Nakajima et al.,1992 test program  コード解説 -- コンパイルについて
%
% 履歴 
%\Drireki{2012/11/09  大西 将徳}
%\Drireki{2012/11/09  大西 将徳}
%
\section{コンパイルについて}


\Dmodel はnetCDFフォーマットのデータ出力のために、gtool5のライブラリを使用している。
そのためコンパイルする前に、gtool5のインストールが必要である。gtool5のインストールについては下記参照。

$\ $http://www.gfd-dennou.org/arch/gtool/gtool5.htm

インストール後は
\begin{verbatim}
  $ gt5frt nakajima_RadiatConvEqModel.f90 
\end{verbatim} %\vspace{-2ex}
でコンパイルすることができる。