% 表題   Nakajima et al.,1992 test program  コード解説 -- グリッドの与え方について
%
% 履歴
%\Drireki{2012/11/07 大西 将徳}
%\Drireki{2012/11/09 大西 将徳}
%
\section{グリッドの与え方について}
\label{ss:変数命名法}

モデル中の鉛直レベルの与え方について述べる。

\subsection{物理量の配置}
\label{sec:grid}
圧力(z\_Press)、温度(z\_Temp)、光学的厚さ(z\_OptDep)、上向きフラックス(z\_RadLUwFlux)、下向きフラックス(z\_RadLDwFlux)はグリッド上に配置する。Flux Convergence(z\_FluxConv)はグリッドの間、layerに対して与えられる。
%
%\vspace{-2ex}
\begin{verbatim}

k = 1    -----  大気上端
           :
k = i    -----  z_Press(i), z_Temp(i), z_OptDep(i), z_RadLUwFlux(i), z_RadLDwFlux(i) 
              
                z_FluxConv(i)

k = i+1  -----  
           : 
k = kmax -----  地表面
\end{verbatim} %\vspace{-2ex}
%


%\vspace{-3ex}

\begin{itemize}
 \item {\tt z\_Press \ \ \ }: 圧力[Pa]

 圧力に対して等間隔、または、圧力の対数に対して等間隔になるようにグリッドを配置する(デフォルトは圧力の対数に対して等間隔になるようにグリッドが配置される)。地表での非凝結性気体の圧力、地表面温度から計算される地表での凝結性気体の圧力から地表の全圧力が計算される。大気上端の圧力は地表での圧力に対する割合として与えることができる(デフォルトでは10$^{-5}$)。

 \item {\tt z\_Temp \ \ \ }: 気温[K]

 グリッド上での温度として与えられる。

 \item {\tt z\_OptDep \ }: 光学的厚さ

 配置されたグリッドより上空の光学的厚さが与えられる。

 \item {\tt z\_RadLUwFlux\ \ }: 上向き長波放射フラックス[W m$^{-2}$]

 配置されたグリッドより下の層からやってくる上向きフラックスが与えられる。最も下層のグリッドでは、地表からの上向き長波放射となる。

 \item {\tt z\_RadLdwFlux\ \ }: 下向き長波放射フラックス

 配置されグリッドより上の層からやってくる下向きフラックスが与えられる。最も上のグリッドより上には大気がないため、z\_RadLFlux(1) = 0となる。

 \item {\tt z\_FluxConv\ \ }: FluxConvergence

 z\_FluxConv(k) = z\_RadLUwFlux(k+1) - z\_RadLUwFlux(k) - ( z\_RadLDwFlux(k+1) - z\_RadLDwFlux(k) )

 として、定義される。

\end{itemize}

\vspace{-0ex}

\vspace{-3ex}