%\documentclass[14pt,dvipdfmx]{beamer}
\documentclass[14pt,dvipdfmx,handout]{beamer}
\usepackage{D6math}

\usetheme{Madrid}
\usefonttheme[onlymath]{serif}
\renewcommand{\kanjifamilydefault}{\gtdefault}

\title[木星大気的 GFD 実験]
  {dcpam5 を用いた\\木星大気的 GFD 実験\\
    〜 Liu and Schneider (2011) の追試}

\author{竹広 真一}

\institute[京大数理研]{京都大学数理解析研究所}
\date{2013 年 6 月 18 日}

\begin{document}

%
% Title page
%
\frame{
  \titlepage
}
%
% 実験設定
%
\frame{
  \frametitle{Liu and Schneider (2011)}
  \begin{itemize}
  \item  Liu, J., Schneider, T., 2011 : 
    Convective generation of equatorial superrotation in planetary atmospheres.
    J. Atmos. Sci. {\bf 68}, 2742--2756
  \item 太陽放射, 下面抵抗, 下面熱流を変化させて, 超回転できるか? 調べた実験
  \end{itemize}
  \vspace{-15mm}
  \begin{center}
    \includegraphics[height=0.5\textheight,bb=0 0 400 333]
                    {./figures/LS11_fig1.png}

    {\footnotesize 入射太陽放射分布}
  \end{center}
}
\frame{
  \frametitle{LS2011 : 平均東西風・温度分布・ホフメラー}

  \vspace*{-20mm}
  \begin{center}
    \includegraphics[height=0.9\textheight,bb=0 0 633 658]
                    {./figures/LS11_fig2.png}
    \hspace*{-20mm}
    \includegraphics[height=0.7\textheight,bb=0 0 339 393]
                    {./figures/LS11_fig3c.png}

    {\footnotesize 標準実験($\Delta s=0.4$)}
  \end{center}
}
\frame{
  \frametitle{LS2011 : 平均東西風・温度分布}

  \vspace*{-30mm}
  \begin{center}
    \includegraphics[height=0.9\textheight,bb=0 0 480 491]
                    {./figures/LS11_fig7.png}
    \hspace*{-20mm}
    \includegraphics[height=0.9\textheight,bb=0 0 485 489]
                    {./figures/LS11_fig8.png}

   {\footnotesize 
     太陽放射が異なる場合($\Delta s=1.0$)\hspace{10mm}
     全領域に下面抵抗を導入した場合($\Delta s=0.4$)}
  \end{center}
}
%
% 実験設定
%
\frame{
  \frametitle{実験設定}
  \begin{itemize}
  \item 惑星パラメター : 半径地球の 2 倍(木星より小さい), そのほかは木星の値
  \item 太陽放射 : dcpam5 のソース rad\_SL09.f90 を改造. 
  \item 下面摩擦 : 赤道付近($\sim$33$^\circ$)は摩擦なし, 
    中高緯度では $\sigma > 0.8$ で時定数 100 日のレイリー摩擦
  \item 下面からの熱フラックスを 5, 10, 20, 30 W m$^2$ と変化させる.
  \item 乾燥対流調節を導入
  \item 湿潤過程はなし.
  \end{itemize}
}

\frame{
  \frametitle{数値計算設定}
  \begin{itemize}
  \item 解像度 T42L30 (オリジナルは T85L30)
  \item 時間刻み 7.5 分
  \item 積分時間 100000 地球日, うち最後の 20000 日の時間平均を図示
  \item 水平超粘性 16 次, 最大波数の e-folding time 30 分
    (水平全波数 30 より急激に超粘性が効くように設定)
  \item 京大メディアセンター system B (Xeon E5, 2.6GHz)で
    20000 日計算するのに約 3 日半かかった. 
  \end{itemize}
}
%
% 結果
%
\frame{
  \frametitle{下面加熱率 5 Wm$^2$ の場合 : 平均東西風}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=1.0\textwidth]{./figures/BHF5-U.eps}    
  \end{center}
}
\frame{
  \frametitle{下面加熱率 10 Wm$^2$ の場合 : 平均東西風}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=1.0\textwidth]{./figures/BHF10-U.eps}    
  \end{center}
}
\frame{
  \frametitle{下面加熱率 20 Wm$^2$ の場合 : 平均東西風}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=1.0\textwidth]{./figures/BHF20-U.eps}    
  \end{center}
}
\frame{
  \frametitle{下面加熱率 30 Wm$^2$ の場合 : 平均東西風}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=1.0\textwidth]{./figures/BHF30-U.eps}
  \end{center}
}

\frame{
  \frametitle{下面加熱率 5 Wm$^2$ の場合 : ホフメラー}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{./figures/BHF5-Hov.eps}    
  \end{center}
}
\frame{
  \frametitle{下面加熱率 10 Wm$^2$ の場合 : ホフメラー}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{./figures/BHF10-Hov.eps}    
  \end{center}
}
\frame{
  \frametitle{下面加熱率 20 Wm$^2$ の場合 : ホフメラー}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{./figures/BHF20-Hov.eps}    
  \end{center}
}
\frame{
  \frametitle{下面加熱率 30 Wm$^2$ の場合 : ホフメラー}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{./figures/BHF30-Hov.eps}
  \end{center}
}

\frame{
  \frametitle{運動エネルギーの時間変化}
  \begin{center}
    \begin{tabular}{cc}
      {\small 下面加熱率 5 Wm$^2$}& {\small 下面加熱率 10 Wm$^2$} \\
      \includegraphics[width=0.4\textwidth]{./figures/BHF5-Ke.eps}  &
      \includegraphics[width=0.4\textwidth]{./figures/BHF10-Ke.eps} \\
      {\small 下面加熱率 20 Wm$^2$} & {\small 下面加熱率 30 Wm$^2$} \\
      \includegraphics[width=0.4\textwidth]{./figures/BHF20-Ke.eps} &
      \includegraphics[width=0.4\textwidth]{./figures/BHF30-Ke.eps}
    \end{tabular}
  \end{center}
}


\end{document}

%%% Local Variables: 
%%% mode: japanese-latex
%%% TeX-master: t
%%% End: 
