TOP

D. Crawford et.al., Figure 1

10^{19} 10^{20} 10^{21} 10^{22} 10^{23} Deposited Energy (ergs/cm)

-400

-300

-200

-100

0

100

Altitude Above 1-bar Level (km)

TOP D. Crawford et.al., Figure 2

H_2O clouds

NH_3 clouds NH_4SH clouds

1 km

2 km

3 km

-325 km

0 km

400 km

Detached Shock

Cometary Debris

0 Temperature (K)

2300

1150

575 1725