%表題   GATE での雲
%
%履歴   91/07/12  中島健介 / 石渡正樹
%       91/08/09  中島健介 / 石渡正樹 / 佐藤正樹
%

\Zsection{MPF の活動に伴う成層の変化}
    
    MPF の鉛直運動に伴う水の相変化により大気の成層の状態は
    変化する.
    MPFが通過した前後の成層の違いの様子を図24と図25に示す.
    このように成層の変化は上空の昇温よりもむしろ
    下層の温度変化と湿度の減少によって生じている.
    \vspace{5mm}
    
    
    図26にスコールシステムの前後での相当温位の鉛直分布の変化を示す.
    下層の相当温位の低下が雨粒の蒸発にともなう大気の下降によって
    生じたものとすると空気の鉛直変位は1000m程度に達していることになる.
    (雨滴の蒸発があっても相当温位は保存する.
    ここでは前面の空気がそのまま下降したものとした.)
    \vspace{5mm}
    
   \vspace*{95mm}
   \begin{quote}
   \begin{description}
     \item [図24] 
           はやいスコールライン通過前後の成層状態の変化
           (Barnes and Sieckman, 1984). 
           (a) 通過前, (b) 通過後. 
           各図において, 
           太い曲線のうち右側の長い線が温度, 
           左の中層で途切れている線が露点温度. 
           長い太い破線が地表の空気の湿潤断熱線である. 
           ただしこの破線は持ち上げ凝結高度(Lifting Condensation Level)
           から引かれている. 
   \end{description}
   \end{quote}

   \newpage
   \vspace*{90mm}
   \begin{quote}
   \begin{description}
     \item [図25] 
           おそいスコールライン通過前後の成層状態の変化
           (Barnes and Sieckman, 1984). 
           説明は図24 と同じ. 
           (a) 通過前, (b) 通過後. 
   \end{description}
   \end{quote}

   \vspace*{70mm}
   \begin{quote}
   \begin{description}
     \item [図26] 
           スコールライン前後での相当温位の変化
           (Barnes and Sieckman, 1984). 
           相当温位を保存量だと考えると, 
           通過前後で下層の空気が沈降したとみなすことができる. 
   \end{description}
   \end{quote}
    