\chapter{���ͼ¸��η��}
\section{���ͼ¸� 1 (���ʤ����֤ˤ������Ӿ�ή��ȯã)�η��}
ͽ�󳫻Ϥ��� 130 ����(���ͼ¸� 1 ��λ��)�� 
250 hPa ��, 500 hPa ��, 1000 hPa �̤ˤ�����ʿ������®�پ�$\bar{u}_1, \bar{u}_3, \bar{u}_4$,  
250 hPa �̤ˤ���������ʿ�Ѥ��줿���б��پ�$\bar{\zeta}_1$, 500 hPa �̤ˤ������Ӿ�ʿ�Ѥ������پ���ΰ�ʿ�Ѥ�����к�$\bar{T_2}$, ʿ��������$\bar{V}_1$��ͽ���̤�
���줾�� \Dfigref{exper1_u1_fig}, \Dfigref{exper1_u2_fig}, \Dfigref{exper1_u4_fig}, \Dfigref{exper1_zeta1_fig}, 
\Dfigref{exper1_t2_fig}, \Dfiglab{exper1_V1_fig}�˼���. 
������, $j$�ϰ��������κ�ɸ�򼨤�, $8(y+W)/W$��������. 
�ʤ�, Phillips(1956)�ο��ͼ¸��η�̤��ܸ���ˤ��Ƹ���̤����椹�뤿���, ���Ԥη�̤�����, ��Ԥη�̤������Ʊ������դ˽ŤͤƤ���. 
\begin{figure}[htbp]
 \vspace*{1.5cm}
 \begin{minipage}{0.48\hsize}
  \begin{center}
   \includegraphics[bb=0 0 552 482,width=70mm]{./fig/exper1_u1.png}
   \caption{���ͼ¸� 1 ��λ��(130 ����)�� 250 hPa �̤ˤ������Ӿ�ʿ�Ѥ�������®�پ�. ñ�̤� ${\rm m\,s^{-1}}$ �Ǥ���. }
   \Dfiglab{exper1_u1_fig}
  \end{center}
 \end{minipage}
 \begin{minipage}{0.48\hsize}
  \begin{center}
   \includegraphics[bb=0 0 552 482, width=70mm]{./fig/exper1_u2.png}
   \caption{���ͼ¸� 1 ��λ��(130 ����)�� 500 hPa �̤ˤ������Ӿ�ʿ�Ѥ�������®�پ�. ñ�̤� ${\rm m\,s^{-1}}$ �Ǥ���. }
   \Dfiglab{exper1_u2_fig}
  \end{center}
 \end{minipage}
\end{figure}
%

%
\begin{figure}[htp]
 \begin{minipage}{0.48\hsize}
  \begin{center}
   \includegraphics[bb=0 0 552 482,width=70mm]{./fig/exper1_u4.png}
   \caption{
    \footnotesize{
     ���ͼ¸� 1 ��λ��(130 ����)�� 1000 hPa �̤ˤ������Ӿ�ʿ�Ѥ�������®�پ�. ñ�̤� ${\rm m\,s^{-1}}$ �Ǥ���. 
    }
   }
   \Dfiglab{exper1_u4_fig}
  \end{center}
 \end{minipage}
 \begin{minipage}{0.48\hsize}
  \begin{center}
   \includegraphics[bb=0 0 552 482, width=70mm]{./fig/exper1_zeta1.png}
   \caption{
    \footnotesize{
     ���ͼ¸� 1 ��λ��(130 ����)�� 250 hPa �̤ˤ������Ӿ�ʿ�Ѥ������پ�. ñ�̤� ${\rm s^{-1}}$ �Ǥ���. 
    }
   }
   \Dfiglab{exper1_zeta1_fig}
  \end{center}
 \end{minipage}
 \end{figure}
%
%
\begin{figure}[hbp]
\begin{tabular}{cc}
 \begin{minipage}{0.48\hsize}
  \begin{center}
   \includegraphics[bb=0 0 546 481,width=70mm]{./fig/exper1_t2.png}
   \caption{
    \footnotesize{
     ���ͼ¸� 1 ��λ��(130 ����)�� 500 hPa �̤ˤ������Ӿ�ʿ�Ѥ������پ���ΰ�ʿ�Ѥ�����к�. ñ�̤� K �Ǥ���. 
    }
   }
   \Dfiglab{exper1_t2_fig}
  \end{center}
 \end{minipage}
 \begin{minipage}{0.48\hsize}
  \begin{center}
   \raisebox{0mm}{\includegraphics[bb=0 0 544 482, width=70mm]{./fig/exper1_V1.png}}
   \caption{
    \footnotesize{
     ���ͼ¸� 1 ��λ��(130 ����)�� 250 hPa �̤ˤ������Ӿ�ʿ�Ѥ�������®�پ�. ñ�̤� ${\rm m\,s^{-1}}$ �Ǥ���. 
     }
    }
   \Dfiglab{exper1_V1_fig}
  \end{center}
 \end{minipage}
 \end{tabular}
 \end{figure}
 %
 \newpage
 
����, ���ͼ¸� 1 ��λ��(130 ����)���Ӿ�ή�α�ư���ͥ륮��$\bar{K}$������ʿ�Ѿ���Ф���ݥƥ󥷥�륨�ͥ륮��$\bar{P}$�����
���ΤȤ���ʿ��ή�ȴ�Ϣ���� 5 ����Υ��ͥ륮���Ѵ����ͤ�\Dtabref{energy_param_exper1}�˼���. 
��ۤɤ�Ʊ�ͤ�����Τ���� Phillips (1956) �η�̤���˼�����. 
������, $\bar{K}$��ñ�̤�, ��٥� 1 �� 3 �ˤ��������Ƥγʻ������®�٤� 1 m/s �Ǥ���Ȥ���$\bar{K}$�� 10 �Ȥʤ�褦�ˤȤ��Ƥ���. 
$\bar{P}$��ñ�̤ˤĤ��Ƥ�, �����Ʊ����Τ��Ȥ��Ƥ���. 
���ͥ륮���Ѵ���ñ�̤�, 24 ���֤�$\bar{K}$(�ޤ���$\bar{P}$)�� 1 ñ���Ѳ�����褦�ʥ��ͥ륮���Ѵ��� 1 ñ�̤Ȥ��Ƥ���. 

\begin{table}[htb]
\caption{���ͼ¸� 1 ��λ���Υ��ͥ륮���ѥ�᡼��}
\Dtablab{energy_param_exper1}

\begin{center}
\begin{tabular}
{l|r|r}
\hline
���ͥ륮���ѥ�᡼�� & �Ƹ���� & Phillips(1956)�η�� \\
\hline\hline
$\bar{K}$ & 4198 & 4265 \\
$\bar{P}$ & 23996 & 24368 \\
$\{\bar{Q} \cdot \bar{P} \}$ & 437 & 440 \\
$\{\bar{P} \cdot \bar{K} \}$ & 45 & 41 \\
$\{\bar{K} \cdot A \}$ & 9 & 9 \\
$\{\bar{K} \cdot k \}$ & -27 & -27 \\
$\{\bar{P} \cdot A \}$ & 47 & 48 \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

\section{���ͼ¸� 2 (��������֤ˤ�����ή���ȯã)�η��}
���ͼ¸����Ϥ��� 3 �����Ȥ� 1000 hPa �̤ˤ�����ή���ؿ���($\psi_1$��$\psi_3$�ˤ�ä�����Ū�˳��ޤ����)�� 
500 hPa �̤ˤ��������ΰ�ʿ�Ѳ��٤���β����к���ʬ��($\psi_1 - \psi_3$�����㤹��)��
\Dfigref{fig_expr_2_131-146}, \Dfigref{fig_expr_2_149-158}�˼���. 
%
\begin{figure}[p]
  \begin{center}
  \vspace*{-7.5cm}
    \includegraphics[bb=0 0 794 1123, height=27.5cm,
    width=19.5cm]{fig/expr2_131-146.png}
    \caption{
     \footnotesize{
      ���ͼ¸� 2 ���ϸ�(���ͼ¸� 1 ���Ϥ��� 131 ����)���� 16 ���ܤޤǤ� 3 �������� 1000 hPa �̤ˤ�����ή���ؿ����
      500 hPa �̤ˤ��������ΰ�ʿ�Ѳ��٤���β����к���ʬ��. 
      ���Ԥϥȡ���, ��Ԥϥ��󥿡���ɽ����, ñ�̤Ϥ��줾��${\rm m}$, $\rm{m^2 \,s^{-1}}$�Ǥ���. 
     }
    }
    \Dfiglab{fig_expr_2_131-146}
  \end{center}
\end{figure}
%
\begin{figure}[p]
  \begin{center}
  %\vspace*{-10cm}
    \includegraphics[bb=0 0 791 804, height=15.0cm,
    width=15.5cm]{fig/expr2_149-158.png}
    \caption{
     \footnotesize{
      ���ͼ¸� 2 �� 19 ���ܤ��� 28 ���ܤޤǤ� 3 �������� 1000 hPa �̤ˤ�����ή���ؿ����
      500 hPa �̤ˤ��������ΰ�ʿ�Ѳ��٤���Τ���β���ʬ��. 
      ���Ԥϥȡ���, ��Ԥϥ��󥿡���ɽ����, ñ�̤Ϥ��줾��${\rm m}$, ${\rm m^2 \,s^{-1}}$ �Ǥ���. 
      }
    }
    \Dfiglab{fig_expr_2_149-158}
  \end{center}
\end{figure}
%
%
%\begin{wrapfigure}[15]{l}{8.5cm}]
\newpage

���ͼ¸� 2 �� 22 ���ܤˤ������ľ��ư�ξ�(��ľ p ®��)��, \Dfigref{vp_s_151_fig}�ˤ����� 1000 hPa �̤ˤ�����ή���ؿ���ȽŤͤƼ���. 
\begin{figure}[b]
  \begin{center}
  \vspace*{-5cm}
        \includegraphics[bb=0 0 540 520, width=15.0cm]{fig/vp_s_151.png}
	\caption{
	 \footnotesize{
	  ���ͼ¸� 2 ���Ϥ��� 22 ���ܤˤ����� 1000 hPa �̤�ή���ؿ���ȱ�ľ®�پ�($dp/dt$)��ʬ��. 
	  ���Ԥϥ��󥿡�, ��Ԥϥȡ����ɽ����, ñ�̤Ϥ��줾��$\rm{m^2 \,s^{-1}}$, $\rm{Pa\,s^{-1}}$ �Ǥ���. 
	  �Ŀ����ΰ褬�徺ή, �ֿ����ΰ褬����ή���б�����. 
	 }
	}
	\Dfiglab{vp_s_151_fig}
    \end{center}
\end{figure}
%
\newpage

\Dfigref{V1_130-163_fig}��, ���ͼ¸� 2 �ˤ�����ʿ�ѻҸ��̽۴�$\bar{V}_1$���ͻҤ򼨤��Ƥ���. 
\Deqref{mean_meridional_velocity_def}���������, $\bar{V}_1$�Ȥ��絤�ξ�¦Ⱦʬ��ʿ��Ū������®�٤Ǥ���, 
��¦Ⱦʬ��ʿ��Ū������®��$\bar{V}_3$�Ϥ��εդ�$-\bar{V}_1$�Ȥʤ�. 
%
\begin{figure}[b]
    \begin{center}
    \hspace*{-0mm}
        \includegraphics[bb=0 0 649 392 , width=15.5cm, height=10.5cm]{fig/V1_130-163.png}
	\caption{
	 \footnotesize{
	  ���ͼ¸� 2 �ˤ������絤��Ⱦʬ��ʿ�ѻҸ��̽۴Ĥΰ���($j$)�������Ѳ��Ȼ����Ѳ�. ñ�̤� $\rm{m\,s^{-1}}$�Ǥ���.
	 }
	}
	\Dfiglab{V1_130-163_fig}
    \end{center}
\end{figure}
%
\newpage

\Dfigref{T2_change_130-163_fig}��, 500 hPa �̤ˤ���������ʿ�Ѳ���$\bar{T}_2$�λ���Ū���Ѳ���, ���ͼ¸� 2 ���Ϥ���β����Ѳ����ѻ��Ȥ��Ƽ����Ƥ���. 
%
\begin{figure}[b]
    \begin{center}
    \vspace*{-10mm}
    \hspace*{-0mm}
        \includegraphics[bb=0 0 648 406, width=15.5cm, height=10.5cm]{fig/T2_change_130-163.png}
	\caption{
	 \footnotesize{
	 ���ͼ¸� 2 �� 500 hPa �̤ˤ���������ʿ�Ѳ��٤ΰ���($j$)�������Ѳ��Ȼ����Ѳ�. 
	 ���ͼ¸� 1 ��λ������β����Ѳ����ѻ����Ƥ���. ñ�̤� K �Ǥ���. 
	 }
	}
	\Dfiglab{T2_change_130-163_fig}
    \end{center}
\end{figure}
%
\newpage

250 hPa �� 1000 hPa �ˤ�����ʿ���Ӿ�ή$\bar{u}_1$��$\bar{u}_4$�λ���Ū���Ѳ���, \Dfigref{u1_130-163_fig}��\Dfigref{u4_130-163_fig}�Ǽ������. 
%
\begin{figure}[p]
    \begin{center}
    \vspace*{-0mm}
    \hspace*{-0mm}
        \includegraphics[bb=0 0 649 392, width=15.5cm, height=7.5cm]{fig/u1_130-163.png}
	\caption{
	 \footnotesize{
	  ���ͼ¸� 2 �ˤ����� 250 hPa �̤ˤ�����ʿ���Ӿ�ή$\bar{u}_1$�ΰ���($j$)�������Ѳ��Ȼ����Ѳ�. 
	  ñ�̤� $\rm{m\,s^{-1}}$�Ǥ���. 
	 }
	}
	\Dfiglab{u1_130-163_fig}
    \end{center}
\end{figure}
%
%
\begin{figure}[p]
    \begin{center}
    \vspace*{0mm}
    \hspace*{-0mm}
        \includegraphics[bb=0 0 649 392, width=15.5cm, height=7.5cm]{fig/u4_130-163.png}
	\caption{
	 \footnotesize{
	  ���ͼ¸� 2 �ˤ����� 1000 hPa �̤ˤ�����ʿ���Ӿ�ή$\bar{u}_4$�ΰ���($j$)�������Ѳ��Ȼ����Ѳ�. ñ�̤� $\rm{m\,s^{-1}}$�Ǥ���. 
	  }
	 }
	\Dfiglab{u4_130-163_fig}
    \end{center}
\end{figure}
%

\Dtabref{energy_cycle_exper2}��, ͽ�󥵥�����ˤ����� 24 ���֤��Ȥ������뤵�ޤ��ޤʥ��ͥ륮���ѥ�᡼�����ͤ򼨤��Ƥ���. 
ñ�̤Ͽ��ͼ¸� 1 �η�̤κݤ��Ѥ�����Τ�Ʊ���Ǥ���. 
�ޤκǸ�ιԤˤ�, ���ͼ¸� 2 �� 5 ���ܤ��� 25 ���ܤޤǤ�ʿ���ͤ⵭����. 
\input{energy_cycle_table.tex}