%表題   物理過程 地表面時間積分
%
%履歴   93/09/01 保坂征宏
%
%
%

\section{サブルーチンの説明 : 地表面の時間積分・地表長波フラックス補正}

この文書は未完成. 

\subsection{TGINTG}
\label{pochaka/tgintg}
\begin{enumerate}
  \item 機能 
    \begin{quote}
        地面温度の時間積分. 
        並びに次ステップ時の長波フラックス第一推定値を
        算出するための, 
        地表射出長波フラックス分の補正. 
    \end{quote}
  \item 呼び出し方法 
      \begin{verbatim}
      SUBROUTINE TGINTG      !" 地面温度の積分
     M         ( GDTG  ,
     I           GTTG  , DELT  )
      \end{verbatim}

  \item パラメーターの説明 
    \begin{quote}
    \begin{tabular}{llp{11cm}}
      {\tt GDTG}  & {\tt [R]} & 長さ {\tt (IDIM,JDIM)}の配列. 
                                地表面温度格子点データ.\\
      {\tt GTTG}  & {\tt [R]} & 長さ {\tt (IDIM,JDIM)}の配列. 
                                地表面温度変化率       \\
      {\tt DELT} & {\tt [R]}  & 実験時間刻Δt
    \end{tabular}
    \end{quote}

  \item 備考
  \begin{enumerate}
    \item \verb!DELT! は物理過程時間刻でなく, モデル時間刻を用いる. 
  \end{enumerate}
\end{enumerate}

