%表題   物理過程 地表面時間積分
%
%履歴   93/09/01 保坂征宏
%
%
%

\section{サブルーチンの説明 : 地表面の時間積分・地表長波フラックス補正}

\subsection{TGINTG}
\label{tgintg}
\begin{enumerate}
  \item 機能 
    \begin{quote}
        地面温度の時間積分. 
        並びに次ステップ時の長波フラックス第一推定値を
        算出するための, 
        地表射出長波フラックス分の補正. 
    \end{quote}
  \item 呼び出し方法 
      \begin{verbatim}
      SUBROUTINE TGINTG      !" 地面温度の積分・地表面放射補正
     M         ( GDTG  , RFLUX , DRFLUX ,   
     I           GTTG  , DELTM    )
      \end{verbatim}

  \item パラメーターの説明 
    \begin{verbatim}
*   [MODIFY] 
      REAL       GDTG  ( IDIM*JDIM )          !" 地表面温度
      REAL       RFLUX ( IDIM*JDIM, KMAX+1 )  !" 長波放射
      REAL       DRFLUX( IDIM*JDIM, KMAX+1,0:1 )!" 地表長波フラックス補正係数 
*
*   [INPUT] 
      REAL       GTTG   ( IDIM*JDIM )      !" 地表温度変化率(単位時間当)
      REAL       DELTM                     !" 時間刻みΔt
    \end{verbatim}

  \item 備考
  \begin{enumerate}
    \item \verb!DELTM! は物理過程時間刻でなく, モデル時間刻を用いる. 
  \end{enumerate}
\end{enumerate}

