\hypertarget{dc__iounit_8f90}{}\section{dc\+\_\+utils/dc\+\_\+iounit.f90 File Reference}
\label{dc__iounit_8f90}\index{dc\+\_\+utils/dc\+\_\+iounit.\+f90@{dc\+\_\+utils/dc\+\_\+iounit.\+f90}}
\subsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \hyperlink{namespacedc__iounit}{dc\+\_\+iounit}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions/\+Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine, public \hyperlink{namespacedc__iounit_aece8f11effe8d0c864f82d1d7877868e}{dc\+\_\+iounit\+::fileopen} (unit, file, mode, err)
\end{DoxyCompactItemize}
