% ɽ��   dcpam5  ����
%
% ���� 
%\Drireki{1993/03/18 �ݺ�����}
%\Drireki{2010/04/14 �ⶶ˧��}
%
%  \Dchapterhead
  \chapter{����}

���ξϤ��Խ���Ǥ� (yot, 2011/07/01).


  \Dinput{radiation/radiation-intro}
  \Dinput{radiation/radiation-math}
  \Dinput{radiation/radiation-agcm5-math}
  \Dinput{radiation/radiation-disc}
  \Dinput{radiation/radiation-agcm5-disc}
%  \Dinput{radiation/radiation-basic}
  \Dinput{radiation/radiation-misc}
  \Dinput{radiation/radiation-references}

%  \section{�Խ�����}
%  �ʲ�, �����Ȥ��ƻĤäƤ�����. ��������������뤳�Ȥ����Ԥ����. (yot, 2011/07/01)
%
%  \Dinput{radiation/radiation-util-math}
%  \Dinput{radiation/radiation-util-disc}


%  \Dinput{radiation/radiation-long}
%  \Dinput{radiation/radiation-short}
%  \Dinput{radiation/radiation-incoming}
